LIBRARY      FAXCOMP
EXETYPE      WINDOWS 3.1

PROTMODE

SEGMENTS
INIT_TEXT   PRELOAD FIXED EXECUTEREAD
CODE        PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE EXECUTEREAD
DATA        PRELOAD MOVEABLE SINGLE

EXPORTS

WEP         @1  RESIDENTNAME

FaxCodecInit    @10
FaxCodecConvert @11
FaxCodecCount   @13

FaxCodecChange  @14

BitReverseBuf   @20
InvertBuf       @21

