; suptools.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY         suptools.dll
EXPORTS
		IsHSCAppRunning		= IsHSCAppRunning	PRIVATE
		UpdatePackage		= UpdatePackage		PRIVATE
