LIBRARY			NCXP16
EXETYPE			WINDOWS
CODE			PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA			PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE		1024

IMPORTS
			C16ThkSL01					= KERNEL.631
			ThunkConnect16				= KERNEL.651

EXPORTS
			THK_THUNKDATA16				@1  RESIDENTNAME
			DllEntryPoint				@2  RESIDENTNAME
			WEP							@3	RESIDENTNAME
			CallClassInstaller16		@4	RESIDENTNAME
			FindClassDev16				@5	RESIDENTNAME
			LookupDevNode16				@6	RESIDENTNAME
			FreeDevNode16				@7	RESIDENTNAME
