LIBRARY RASDLG
EXPORTS
    GetRasDialOutProtocols
    RasWizCreateNewEntry
    RasWizGetSuggestedEntryName
    RasWizGetNCCFlags
    RasWizGetUserInputConnectionName
    RasWizQueryMaxPageCount
    RasWizIsEntryRenamable
    RasWizSetEntryName
    RasAutodialDisableDlgA
    RasAutodialQueryDlgA
    RasDialDlgA
    RasDialDlgW
    RasEntryDlgA
    RasEntryDlgW
    RasMonitorDlgA
    RasMonitorDlgW
    RasPhonebookDlgA
    RasPhonebookDlgW
    RasUserPrefsDlg
    RasUserEnableManualDial
    RasUserGetManualDial
    RasSrvAddPropPages
    RasSrvAddWizPages
    RasSrvCleanupService
    RasSrvEnumConnections
    RasSrvHangupConnection
    RasSrvInitializeService
    RasSrvIsConnectionConnected
    RasSrvIsServiceRunning
    RasSrvAllowConnectionsConfig
    RasSrvQueryShowIcon
    RouterEntryDlgA
    RouterEntryDlgW
    DwTerminalDlg
    RasAutodialDisableDlgW
    RasAutodialQueryDlgW
