;offline.def : Declares the module parameters for the DLL.
;mobsync.def is meant for the public/SDK library

LIBRARY      mobsync

EXPORTS
     DllCanUnloadNow     PRIVATE         ;DLL unloading
     DllGetClassObject     PRIVATE         ;Component object model
     DllRegisterServer     PRIVATE
     DllUnregisterServer     PRIVATE
     RunDllRegister              @6                     ; Can call RunDLL to register the dll
     SyncMgrRasProc                     PRIVATE         ; Called by Ras for Disconnect
     MobsyncGetClassObject            	PRIVATE
     DisplayOptions                     PRIVATE
     RegGetProgressDetailsState         PRIVATE
     RegSetProgressDetailsState         PRIVATE
     RegGetSyncSettings                 PRIVATE
     RegRemoveManualSyncSettings        PRIVATE
     RegGetHandlerRegistrationInfo      PRIVATE
     RegGetSyncItemSettings             PRIVATE
     RegSetSyncItemSettings             PRIVATE
     RegGetSchedConnectionName          PRIVATE
     RegGetSchedSyncSettings            PRIVATE
     RegQueryLoadHandlerOnEvent         PRIVATE
     RegSetUserDefaults                 PRIVATE
     RegSchedHandlerItemsChecked        PRIVATE
     RegGetHandlerTopLevelKey           PRIVATE

     SyncMgrResolveConflictW
     SyncMgrResolveConflictA
