<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">
LIBRARY                 HID.DLL

EXPORTS
        HidD_Hello
        HidD_GetHidGuid
        HidD_GetPreparsedData
        HidD_FreePreparsedData
        HidD_GetAttributes
        HidD_FlushQueue
        HidD_GetConfiguration
        HidD_SetConfiguration
        HidD_GetNumInputBuffers
        HidD_SetNumInputBuffers
        HidD_GetSerialNumberString
        HidD_GetManufacturerString
        HidD_GetProductString
        HidD_GetIndexedString
        HidD_GetPhysicalDescriptor
        HidD_SetFeature
        HidD_GetFeature
        HidD_GetInputReport
        HidD_SetOutputReport
        HidD_GetMsGenreDescriptor
        HidP_GetCaps
        HidP_GetButtonCaps
        HidP_GetSpecificButtonCaps
        HidP_GetValueCaps
        HidP_GetSpecificValueCaps
        HidP_GetLinkCollectionNodes
        HidP_GetExtendedAttributes
        HidP_InitializeReportForID
        HidP_GetUsages
        HidP_SetUsages
        HidP_GetUsagesEx
        HidP_UnsetUsages
        HidP_MaxUsageListLength
        HidP_GetUsageValue
        HidP_GetScaledUsageValue
        HidP_GetUsageValueArray
        HidP_SetUsageValue
        HidP_SetScaledUsageValue
        HidP_SetUsageValueArray
        HidP_UsageListDifference
        HidP_TranslateUsagesToI8042ScanCodes
        HidP_GetData
        HidP_SetData
        HidP_MaxDataListLength
        HidservInstaller
</pre></body></html>