; IUCtl.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "IUCtl.DLL"

EXPORTS
    DllCanUnloadNow     PRIVATE
    DllGetClassObject   PRIVATE
    DllRegisterServer   PRIVATE
    DllUnregisterServer	PRIVATE
    BeginSelfUpdate     @1
	LoadIUEngine		@2
	UnLoadIUEngine		@3
	CtlCancelEngineLoad @4
	GetControlUpdateInfo @5
