; factory.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      DDRAWEX.DLL

EXPORTS
    DllCanUnloadNow     @1 PRIVATE
    DllGetClassObject   @2 PRIVATE
    DllRegisterServer   @3 PRIVATE
    DllUnregisterServer     @4 PRIVATE
	
