; ddrawex.def : Declares the standard entrypoints for a factory

LIBRARY      DDRAWEX.DLL

EXPORTS
    DllCanUnloadNow      PRIVATE
    DllGetClassObject    PRIVATE
    DllRegisterServer    PRIVATE
    DllUnregisterServer  PRIVATE
	
