;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;   THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
;   KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
;   IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR
;   PURPOSE.
;
;   Copyright (c) 1992 - 1995  Microsoft Corporation.  All Rights Reserved.
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;===========================================================================;
;
;   app16.def
;
;   Description:
;       This is the module definition file...
;
;   History:
;       11/ 8/92
;
;===========================================================================;

NAME        MMCAPS16        WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Multimedia Device Capabilities Application (Win 16)'

EXETYPE     WINDOWS 3.1

PROTMODE

STUB        'WINSTUB.EXE'

CODE        MOVEABLE DISCARDABLE    LOADONCALL
DATA        MOVEABLE MULTIPLE       PRELOAD

SEGMENTS    _TEXT       MOVEABLE                PRELOAD


;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;
;   NOTE: some of the functions that are called in this application
;   require a LOT of stack space: most notably are the COMMDLG functions
;   (ie GetOpenFileName, etc). a stacksize of ~8k is probably good enough.
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;

HEAPSIZE    16384
STACKSIZE   8192

EXPORTS     AppWndProc
	    AboutDlgProc
	    MMCapsDlgProc
