NAME    MCITEST

STUB    'WINSTUB.EXE'
EXETYPE WINDOWS

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  4024
STACKSIZE 8000

EXPORTS
