; h323msp.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "h323msp.DLL"

EXPORTS
	DllCanUnloadNow PRIVATE
	DllGetClassObject PRIVATE
	DllRegisterServer PRIVATE
	DllUnregisterServer PRIVATE
