LIBRARY SERIALUI


EXPORTS
    ; Stubs to KERNEL32
    drvCommConfigDialogW        @2
    drvCommConfigDialogA        @3
    drvSetDefaultCommConfigW    @4
    drvSetDefaultCommConfigA    @5
    drvGetDefaultCommConfigW    @6
    drvGetDefaultCommConfigA    @7

    ; Private entry point for FIFO
    ;FeFiFoFum                   @8
