; CfgBkEnd.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "CfgBkEnd.DLL"

EXPORTS
	DllCanUnloadNow PRIVATE
	DllGetClassObject PRIVATE
	DllRegisterServer PRIVATE
	DllUnregisterServer PRIVATE
	CLSID_CfgComp			DATA
	IID_ICfgComp			DATA
    IID_ISettingsComp       DATA