LIBRARY TERMDD.SYS

EXPORTS

    IcaBufferAlloc
    IcaBufferFree
    IcaBufferError
    IcaBufferGetUsableSpace
    IcaRawInput
    IcaChannelInput
    IcaTimerCreate
    IcaTimerStart
    IcaTimerCancel
    IcaTimerClose
    IcaQueueWorkItem
    IcaCreateThread
    IcaSleep
    IcaWaitForSingleObject
    IcaFlowControlSleep
    IcaFlowControlWait
    IcaWaitForMultipleObjects
    IcaCallNextDriver
    IcaLogError
    IcaSystemTrace
    IcaSystemTraceBuffer
    IcaStackTrace
    IcaStackTraceBuffer
    IcaCreateHandle
    IcaReturnHandle
    IcaCloseHandle
    IcaQueueWorkItemEx
    IcaAllocateWorkItem
    IcaStackAllocatePoolWithTag
    IcaStackAllocatePool
    IcaStackFreePool
    IcaBreakOnDebugger
    IcaGetSizeForNoLowWaterMark

