; connmgr.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "CONNMGR.DLL"

EXPORTS
	DllCanUnloadNow PRIVATE
	DllGetClassObject PRIVATE
;	DllRegisterServer PRIVATE
;	DllUnregisterServer PRIVATE
