NAME         PnPTest
EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'

CODE  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA  PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    5120

EXPORTS
        MainWndProc             @1
        ConnectDlgProc          @2
        DeviceListDlgProc       @3
        DeviceDlgProc           @4
        ClassDlgProc            @5
        ClassKeyDlgProc         @6
        SoftwareKeyDlgProc      @7
        DevKeyDlgProc           @8
        CreateDlgProc           @9
        ServiceListDlgProc      @10



