; TEST.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "GPTDEMO.DLL"

EXPORTS
        DllCanUnloadNow PRIVATE
        DllGetClassObject PRIVATE
        DllRegisterServer PRIVATE
        DllUnregisterServer PRIVATE
