LIBRARY NETRAP

EXPORTS

    RapArrayLength
    RapAsciiToDecimal
    RapAuxDataCount
    RapAuxDataCountOffset
    RapConvertSingleEntry
    RapConvertSingleEntryEx
    RapExamineDescriptor
    RapGetFieldSize
    RapIsValidDescriptorSmb
    RapLastPointerOffset
    RapParmNumDescriptor
    RapStructureAlignment
    RapStructureSize
    RapTotalSize
