LIBRARY		MVBREAKER

DESCRIPTION	'Word Breaker'

STUB		'WINSTUB.EXE'

CODE		MOVEABLE DISCARDABLE

DATA		MOVEABLE SINGLE

EXETYPE		WINDOWS

HEAPSIZE	512

SEGMENTS
	_INIT_TEXT	PRELOAD
	DATA		PRELOAD

EXPORTS	BreakerInitiate
		BreakerFree
		FBreakWords
		FBreakDate
		FBreakTime
		FBreakNumber
		FBreakEpoch
		BreakerVersion
