; logui.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "LOGUI.OCX"

EXPORTS
	DllCanUnloadNow PRIVATE
	DllGetClassObject PRIVATE
	DllRegisterServer PRIVATE
	DllUnregisterServer PRIVATE
;	RegisterInMetabase  @5 PRIVATE
