; MetaUtil.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "MetaUtil.DLL"

EXPORTS
	DllCanUnloadNow PRIVATE
	DllGetClassObject PRIVATE
	DllRegisterServer PRIVATE
	DllUnregisterServer PRIVATE
