LIBRARY snmpapi

EXPORTS
    SnmpTfxOpen
    SnmpTfxClose
    SnmpTfxQuery

    SnmpUtilUnicodeToAnsi
    SnmpUtilUnicodeToUTF8
    SnmpUtilAnsiToUnicode
    SnmpUtilUTF8ToUnicode

    SnmpUtilOidAppend
    SnmpUtilOidNCmp
    SnmpUtilOidCmp
    SnmpUtilOidCpy
    SnmpUtilOidFree

    SnmpUtilOctetsNCmp
    SnmpUtilOctetsCmp
    SnmpUtilOctetsCpy
    SnmpUtilOctetsFree

    SnmpUtilAsnAnyCpy
    SnmpUtilAsnAnyFree

    SnmpUtilVarBindCpy
    SnmpUtilVarBindFree

    SnmpUtilVarBindListCpy
    SnmpUtilVarBindListFree

    SnmpUtilMemFree
    SnmpUtilMemAlloc
    SnmpUtilMemReAlloc

    SnmpUtilDbgPrint

    SnmpUtilOidToA
    SnmpUtilIdsToA

    SnmpUtilPrintAsnAny
    SnmpUtilPrintOid

    SnmpSvcInitUptime
    SnmpSvcGetUptime
    SnmpSvcGetUptimeFromTime

    SnmpSvcGetEnterpriseOID

    SnmpSvcAddrIsIpx
    SnmpSvcAddrToSocket

    SnmpSvcSetLogLevel
    SnmpSvcSetLogType

