LIBRARY pdh

EXPORTS
;   PdhDllInitRoutine
        PdhGetDllVersion
        PdhOpenQuery = PdhOpenQueryW
        PdhOpenQueryA
        PdhOpenQueryW
        PdhAddCounterA
        PdhAddCounterW
        PdhRemoveCounter
        PdhCollectQueryData
        PdhCloseQuery
        PdhGetFormattedCounterValue
        PdhGetRawCounterValue
        PdhCalculateCounterFromRawValue
        PdhComputeCounterStatistics
        PdhGetCounterInfoA
        PdhGetCounterInfoW
        PdhSetCounterScaleFactor
        PdhConnectMachineA
        PdhConnectMachineW
        PdhEnumMachinesA
        PdhEnumMachinesW
        PdhEnumObjectsA
        PdhEnumObjectsW
        PdhEnumObjectItemsA
        PdhEnumObjectItemsW
        PdhMakeCounterPathA
        PdhMakeCounterPathW
        PdhParseCounterPathA
        PdhParseCounterPathW
        PdhParseInstanceNameA
        PdhParseInstanceNameW
        PdhValidatePathA
        PdhValidatePathW
        PdhGetDefaultPerfObjectA
        PdhGetDefaultPerfObjectW
        PdhGetDefaultPerfCounterA
        PdhGetDefaultPerfCounterW
        PdhBrowseCountersA
        PdhBrowseCountersW
        PdhExpandCounterPathA
        PdhExpandCounterPathW
;
;  v1.1 functions
;
        PdhLookupPerfNameByIndexW
        PdhLookupPerfNameByIndexA
        PdhLookupPerfIndexByNameW
        PdhLookupPerfIndexByNameA
;
;       Logging functions
;
        PdhOpenLogW
        PdhOpenLogA
        PdhUpdateLogA
        PdhUpdateLogW
        PdhGetLogFileSize
        PdhCloseLog
        PdhSetQueryTimeRange
        PdhIsRealTimeQuery
        PdhGetDataSourceTimeRangeA
        PdhGetDataSourceTimeRangeW
        PdhSelectDataSourceA
        PdhSelectDataSourceW
;
;   v1.2 functions
;
        PdhGetFormattedCounterArrayA
        PdhGetFormattedCounterArrayW
        PdhGetRawCounterArrayA
        PdhGetRawCounterArrayW
;
;   v2.0 functions
;
        PdhCollectQueryDataEx
        PdhFormatFromRawValue
        PdhSetDefaultRealTimeDataSource
        PdhReadRawLogRecord
        PdhLogServiceControlA
        PdhLogServiceControlW
        PdhLogServiceCommandA
        PdhLogServiceCommandW
        PdhGetCounterTimeBase
        PdhUpdateLogFileCatalog
        PdhExpandWildCardPathA
        PdhExpandWildCardPathW
        PdhListLogFileHeaderA        PRIVATE
        PdhListLogFileHeaderW        PRIVATE

;
;       functions exported for Visual Basic only
;
        PdhVbOpenQuery
        PdhVbAddCounter
        PdhVbGetDoubleCounterValue
        PdhVbGetOneCounterPath
        PdhVbCreateCounterPathList
        PdhVbGetCounterPathFromList
        PdhVbGetCounterPathElements
        PdhVbIsGoodStatus
        PdhVbOpenLog
        PdhVbUpdateLog
        PdhVbGetLogFileSize
;
; extended functions for WMI event trace logfile format
;
        PdhBindInputDataSourceW
        PdhBindInputDataSourceA
        PdhOpenQueryH
        PdhEnumMachinesHW
        PdhEnumMachinesHA
        PdhEnumObjectsHW
        PdhEnumObjectsHA
        PdhEnumObjectItemsHW
        PdhEnumObjectItemsHA
        PdhExpandWildCardPathHW
        PdhExpandWildCardPathHA
        PdhGetDataSourceTimeRangeH
        PdhGetDefaultPerfObjectHA
        PdhGetDefaultPerfObjectHW
        PdhGetDefaultPerfCounterHA
        PdhGetDefaultPerfCounterHW
        PdhBrowseCountersHW
        PdhBrowseCountersHA

; Functions for Performance Log and Alert Management
        PdhPlaScheduleW             PRIVATE
        PdhPlaScheduleA             PRIVATE
        PdhPlaStartW                PRIVATE
        PdhPlaStartA                PRIVATE
        PdhPlaStopW                 PRIVATE
        PdhPlaStopA                 PRIVATE
        PdhPlaCreateW               PRIVATE
        PdhPlaCreateA               PRIVATE
        PdhPlaDeleteW               PRIVATE
        PdhPlaDeleteA               PRIVATE
        PdhPlaAddItemW              PRIVATE
        PdhPlaAddItemA              PRIVATE
        PdhPlaSetItemListA          PRIVATE
        PdhPlaSetItemListW          PRIVATE
        PdhPlaRemoveAllItemsW       PRIVATE
        PdhPlaRemoveAllItemsA       PRIVATE
        PdhPlaSetRunAsW             PRIVATE
        PdhPlaSetRunAsA             PRIVATE
        PdhPlaGetInfoW              PRIVATE
        PdhPlaGetInfoA              PRIVATE
        PdhPlaSetInfoW              PRIVATE
        PdhPlaSetInfoA              PRIVATE
        PdhiPlaRunAs                PRIVATE
        PdhiPlaSetRunAs             PRIVATE
        PdhPlaEnumCollectionsW      PRIVATE
        PdhPlaEnumCollectionsA      PRIVATE
        PlaTimeInfoToMilliSeconds   PRIVATE
        PdhPlaValidateInfoA         PRIVATE
        PdhPlaValidateInfoW         PRIVATE
        PdhiPlaGetVersion           PRIVATE
        PdhPlaGetLogFileNameA       PRIVATE
        PdhPlaGetLogFileNameW       PRIVATE
        PdhPlaGetScheduleW          PRIVATE
        PdhPlaGetScheduleA          PRIVATE
        PdhiPlaFormatBlanksW        PRIVATE
        PdhiPlaFormatBlanksA        PRIVATE

        PdhRelogA                   PRIVATE
        PdhRelogW                   PRIVATE

        PdhTranslate009CounterW     PRIVATE
        PdhTranslate009CounterA     PRIVATE
        PdhTranslateLocaleCounterW  PRIVATE
        PdhTranslateLocaleCounterA  PRIVATE
        PdhAdd009CounterW           PRIVATE
        PdhAdd009CounterA           PRIVATE
        PdhGetLogFileTypeW          PRIVATE
        PdhGetLogFileTypeA          PRIVATE

;
; Functions for logging to SQL database
;

    PdhEnumLogSetNamesA
    PdhEnumLogSetNamesW
    PdhVerifySQLDBA
    PdhVerifySQLDBW
    PdhCreateSQLTablesA
    PdhCreateSQLTablesW
    PdhSetLogSetRunID
    PdhGetLogSetGUID
