<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">LIBRARY     SYNCUI

CODE        MOVEABLE DISCARDABLE
DATA        PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    1024

SEGMENTS
   INIT_TEXT        PRELOAD
   COMMON_TEXT      PRELOAD
   DLGS_TEXT        LOADONCALL
   EXTRA_TEXT       LOADONCALL

EXPORTS
    DllCanUnloadNow         @2      ; DLL unloading
    Brief_RunOnlyOnce       @3      ; Setup time

    Brief_GetPages          @40     ; Property pages
    Brief_CMHandler         @42     ; Context menu handler

    ; Briefcase functions
    Brief_Init              @50
</pre></body></html>