NAME            BATMETER
DESCRIPTION     'Power Management -- Battery Meter Tray Applet'
EXETYPE		WINDOWS

STUB            'WINSTUB.EXE'

CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

STACKSIZE       8192
HEAPSIZE        1024
