NAME            BMTEST
EXETYPE         WINDOWS

STUB            'WINSTUB.EXE'

CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

STACKSIZE       8192
HEAPSIZE        1024

